Title: Vidéo d’introduction à la mesure

Remplir les abréviations

Q: pied/pieds. Un pied est 12 pouces : [...]

pouce/pouces. Un pouce est 1/12 d’un pied : [...]

millimètre/millimètres. « Milli » vient du mot latin pour un millier; mais, dans les mesures, il indique généralement un millième, pas un millier. Un millimètre est un millième de mètre : [...]

centimètre/centimètres. « Centi » signifie cent, mais tout comme « milli » dans les mesures, cela signifie un centième, pas cent. Un centimètre est un centième de mètre : [...]

mètre/mètres. Un mètre est égal à 39,37 pouces, ou un peu plus de trois pieds : [...]

kilomètre/kilomètres. « Kilo » vient du mot grec pour mille. Un kilomètre est mille mètres : [...]

verge/verges. Une verge est égale à trois pieds, ou pas tout à fait un mètre [...]

mille/milles. Un mille fait 5 280 pieds, 1 760 verges, ou environ 1,6 kilomètre [...]

livre/livres. Vient du mot latin pour livre, « libra. » : [...]

once/onces. Il y a 16 onces dans une livre : [...]

gramme/grammes. Un gramme est un millième de kilogramme : [...]

kilogramme/kilogrammes. Un kilogramme est égal à environ 2,2 livres : [...]
A: pi; po; mm; cm; m; km; vg; mi; lb; oz; g; kg

Lequel est le plus grand?

Q: Lequel est le plus grand?
- 5 m (correct)
- 50 cm

Q: Lequel est le plus grand?
- 6 kg (correct)
- 600 g

Q: Lequel est le plus grand?
- 5000 mA (correct)
- 0.5 A

Faire correspondre chaque mesure avec son équivalent en fraction

- 5’ 4”
- 3 ¾”
- 3’ 8”
- 5 ¼ “
Q: 3.75”
A: 3 ¾”
Q: 3.75’
A: 3’ 8”
Q: 5.25”
A: 5 ¼ “
Q: 5.25’
A: 5’ 4”

- 12 V (correct)
- 120 000 V
- 1.2 V
- 12 000 V

Choisissez le bon énoncé.