Title: Introduction à la trigonométrie

Quel est le déplacement du tuyau?

Q: Quel est le déplacement du tuyau?
- 15,0 po
- 21,2 po (correct)
- 30,0 po
- 35,2 po

Quelle est la longueur du chevron?

Q: Quelle est la longueur du chevron?
- 5.3 m
- 6.2 m (correct)
- 7.5 m
- 9.0 m

Quel est l’angle d’inclinaison?

Q: Quel est l’angle d’inclinaison?
- 10 degrés
- 12 degrés
- 23 degrés (correct)
- 31 degrés

Choisissez le bon énoncé.